% Glossary entries



% Acronyms

\newacronym{hvac}{HVAC}{Heating and Ventilation System}
\newacronym{dni}{DNI}{Direct Normal Irradiance}
\newacronym{dhi}{DHI}{Diffuse Horizontal Irradiance}
\newacronym{ghi}{GHI}{Global Horizontal Irradiance}
\newacronym{df}{DF}{Diffuse Fraction}
\newacronym{aoi}{AOI}{Angle of incidence}
\newacronym{poa}{POA}{In-plane irradiance}

\newacronym{mse}{MSE}{Mean-Squared Error}
\newacronym{rmse}{RMSE}{Root Mean-Squared Error}
\newacronym{smse}{SMSE}{Standardised Mean-Squared Error}
\newacronym{lpd}{LPD}{Log Predictive Density Error}
\newacronym{msll}{MSLL}{Mean Standardised Log Loss}

\newacronym{gp}{GP}{Gaussian Process}
\newacronym{gpr}{GPR}{Gaussian Process Regression}
\newacronym{svgp}{SVGP}{Sparse and Variational Gaussian Process}

\newacronym{elbo}{ELBO}{Evidence Lower Bound}
\newacronym{kl}{KL}{Kullback-Leibler}

\newacronym{se}{SE}{Squared Exponential}
\newacronym{rq}{RQ}{Rational Quadratic}
\newacronym{ard}{ARD}{Automatic Relevance Determination}

\newacronym{nfir}{NFIR}{Nonlinear Finite Impulse Response}
\newacronym{narx}{NARX}{Nonlinear autoregressive model with exogeous input}
\newacronym{noe}{NOE}{Nonlinear output error}
\newacronym{narmax}{NARMAX}{Nonlinear autoregressive and moving average model
with exogenous input}

\newacronym{ocp}{OCP}{Optimal Control Problem}
